%
% The Hotspin 2 Instrument
% ===========================================================================
% This is part of the diploma thesis "The Hotspin 2 Instrument".
% (c) Michael Wack 2005,2006
%

\begin{titlepage}
    \vspace*{0cm}
    \begin{center}
        \Large
        Aufbau eines Hochtemperatur-Spinnermagnetometers zur magnetischen Untersuchung von Ozeanbasalten\\
        \vspace{2cm}
        \large
        \textit{Diplomarbeit}\\
        \vspace{2cm}
        \textit{vorgelegt von}\\
        Michael Wack\\
        \vspace{2cm}
        \textit{Juni 2006}\\
        %\textit{Entwurf}\\
        \vspace{5cm}
        %\begin{figure}[htb]
    		%\centering
    		%\includegraphics[width=8cm]{images/ampoff_board_foto}
    		%\end{figure}
        %\vspace{1cm}
        \normalsize
        Fakult�t f�r Geowissenschaften\\
				
        Ludwig-Maximilians-Universit�t M�nchen\\
    \end{center}


\end{titlepage}

\begin{spacing}{1.2}
\tableofcontents

\listoffigures

\listoftables
\end{spacing}


%
% EOF
%
