%
% The Hotspin 2 Instrument
% ===========================================================================
% This is part of the diploma thesis "The Hotspin 2 Instrument".
% (c) Michael Wack 2005,2006
%

\chapter{Firmenverzeichnis und Bezugsquellen}
\label{cha:firms}


\begin{itemize}
\item Bürklin OHG\\
Schillerstraße 41\\
D-80336 München\\
\href{http://www.buerklin.de}{http://www.buerklin.de}

\item Conrad Electronic GmbH\\
Klaus-Conrad-Str. 1\\
92240 Hirschau\\
\href{http://www.conrad.de}{http://www.conrad.de}

\item MIR ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH\\
Landwehrstraße 28\\
80336 München\\
\href{http://www.mir-elektronik.de}{http://www.mir-elektronik.de}

\item RS Components GmbH\\
Hessenring 13b\\
64546 Mörfelden-Walldorf\\
\href{http://www.rsonline.de}{http://www.rsonline.de}

\pagebreak

\item SAHLBERG GmbH \& Co. KG\\
Friedrich-Schüle-Str. 20\\
85622 Feldkirchen\\
\href{http://www.sahlberg.biz}{http://www.sahlberg.biz}

\item Bartington Instruments Ltd\\
10 Thorney Leys Business Park\\
Witney, Oxford, OX28 4GG England\\
\href{http://www.bartington.com}{http://www.bartington.com}


\item OMRON ELECTRONICS LLC\\
One Commerce Drive\\
Schaumburg, IL 60173\\
\href{http://www.omron.com}{http://www.omron.com}


\item LEISTER Process Technologies\\
Riedstrasse\\
CH-6060 Sarnen/Schweiz\\
\href{http://www.leister.com}{http://www.leister.com}

\item  Silicon Laboratories GmbH\\
Luitgardstrasse 14-18\\
75177 Pforzheim\\
\href{http://www.silabs.com}{http://www.silabs.com}

\item Frenzelit-Werke GmbH \& Co. KG\\
Frankenhammer\\
95460 Bad Berneck\\
\href{http://www.frenzelit.de}{http://www.frenzelit.de}

\item Greiner und Gassner GmbH\\
Dachauer Str. 233\\
80637 München\\
\href{http://www.ggm-glastechnik.de}{http://www.ggm-glastechnik.de}


\item Eurotherm Deutschland GmbH\\
Ottostraße 1\\
65549 Limburg an der Lahn\\
\href{http://www.eurotherm.de}{http://www.eurotherm.de}


\end{itemize}
%
% EOF
%
