%
% The Hotspin 2 Instrument
% ===========================================================================
% This is part of the diploma thesis "The Hotspin 2 Instrument".
% (c) Michael Wack 2005,2006
%

\chapter{LabView Programme}

Die folgenden Programme wurden mit LabView Version 6.1 von National Instruments erzeugt.

\begin{figure}[htb]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=14cm]{images/ADC_Read_Sample}
    \end{center}
    \caption{ADC\textunderscore Read\textunderscore Sample.vi}{Der bei jedem Drehgeberschritt gesendete String mit den Messdaten und der Position wird eingelesen und die einzelnen Werte ertrahiert.}
    \label{fig:ADCReadSample}
\end{figure}


\begin{figure}[htb]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=14cm]{images/Sij}
    \end{center}
    \caption{Sij.vi}{Berechnung der Matrix $S_{ij}$, die für die Regressionsanalyse benötigt wird.}
    \label{fig:Sij}
\end{figure}

\begin{figure}[htb]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=17cm]{images/Fit_M}
    \end{center}
    \caption{Fit\textunderscore M.vi}{Durchführung der numerischen Regressionsanalyse der Messdaten um den Ergebnisvektor $\vec m$ zu erhalten.}
    \label{fig:FitM}
\end{figure}

\begin{figure}[htb]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{images/xyz2IDF}
    \end{center}
    \caption{xyz2IDF.vi}{Umrechnung der x,y und z Komponente der Magnetisierung in die entsprechenden Werte der Inklination, Deklination sowie den Magnetisierungsbetrag.}
    \label{fig:xyz2IDF}
\end{figure}



%
% EOF
%
